Pantalla 1 del Asistente para orígenes de datos

En la primera pantalla del asistente, puede especificar el nombre y la descripción del origen de datos, así como el nombre del servidor de SQL Server al que se conectará el origen de datos.

Cuadro Nombre

Nombre del origen de datos que usa una aplicación ODBC cuando requiere una conexión al origen de datos. Por ejemplo, "Personal". El nombre del origen de datos se muestra en el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos ODBC.

Cuadro Descripción

Descripción opcional del origen de datos. Por ejemplo, "Fecha de contratación, historial de sueldo y revisión actual de todos los empleados."

Cuadro Servidor

Nombre del servidor de SQL Server en la red. Si selecciona un nombre de servidor de la lista, no se necesita más configuración. Si escribe el nombre de un servidor que no existe como entrada en la Utilidad de configuración del cliente de SQL, puede crear una entrada de Configuración de cliente de SQL para el nombre nuevo en la siguiente pantalla del asistente.

Puede escribir "(local)" como el servidor en un equipo con Microsoft Windows NT. El usuario puede entonces usar una copia local del servidor de SQL Server (que tiene en cuenta canalizaciones con nombre), aunque se ejecute en una versión sin red de SQL Server. Tenga en cuenta que cuando un controlador de SQL Server de 16 bits utiliza "(local)" sin una red, debe instalar Microsoft Loopback Adapter.

Para obtener más información acerca de los nombres de servidores para distintos tipos de red, consulte los libros en pantalla Instalar SQL Server en servidores de SQL.